; DO NOT EDIT: automatically built by dist/s_windows.

EXPORTS
	db_create	@1
	db_env_create	@2
	db_sequence_create	@3
	db_strerror	@4
	db_version	@5
	db_xa_switch	@6
	log_compare	@7
	__db_add_recovery	@8
	__db_dbm_close	@9
	__db_dbm_delete	@10
	__db_dbm_fetch	@11
	__db_dbm_firstkey	@12
	__db_dbm_init	@13
	__db_dbm_nextkey	@14
	__db_dbm_store	@15
	__db_get_flags_fn	@16
	__db_get_seq_flags_fn	@17
	__db_hcreate	@18
	__db_hdestroy	@19
	__db_hsearch	@20
	__db_loadme	@21
	__db_ndbm_clearerr	@22
	__db_ndbm_close	@23
	__db_ndbm_delete	@24
	__db_ndbm_dirfno	@25
	__db_ndbm_error	@26
	__db_ndbm_fetch	@27
	__db_ndbm_firstkey	@28
	__db_ndbm_nextkey	@29
	__db_ndbm_open	@30
	__db_ndbm_pagfno	@31
	__db_ndbm_rdonly	@32
	__db_ndbm_store	@33
	__db_panic	@34
	__db_win32_mutex_lock	@35
	__db_win32_mutex_unlock	@36
	__ham_func2	@37
	__ham_func3	@38
	__ham_func4	@39
	__ham_func5	@40
	__ham_test	@41
	__lock_id_set	@42
	__os_calloc	@43
	__os_closehandle	@44
	__os_dirfree	@45
	__os_dirlist	@46
	__os_free	@47
	__os_fsync	@48
	__os_get_syserr	@49
	__os_getenv	@50
	__os_ioinfo	@51
	__os_malloc	@52
	__os_mkdir	@53
	__os_open	@54
	__os_openhandle	@55
	__os_posix_err	@56
	__os_read	@57
	__os_realloc	@58
	__os_rename	@59
	__os_strdup	@60
	__os_umalloc	@61
	__os_unlink	@62
	__os_write	@63
	__txn_id_set	@64
	__bam_adj_read	@65
	__bam_cadjust_read	@66
	__bam_cdel_read	@67
	__bam_curadj_read	@68
	__bam_merge_read	@69
	__bam_pgin	@70
	__bam_pgno_read	@71
	__bam_pgout	@72
	__bam_rcuradj_read	@73
	__bam_relink_43_read	@74
	__bam_relink_read	@75
	__bam_repl_read	@76
	__bam_root_read	@77
	__bam_rsplit_read	@78
	__bam_split_read	@79
	__config_split	@80
	__crdel_inmem_create_read	@81
	__crdel_inmem_remove_read	@82
	__crdel_inmem_rename_read	@83
	__crdel_metasub_read	@84
	__db_addrem_read	@85
	__db_big_read	@86
	__db_cksum_read	@87
	__db_ctime	@88
	__db_debug_read	@89
	__db_dispatch	@90
	__db_dl	@91
	__db_dumptree	@92
	__db_err	@93
	__db_errx	@94
	__db_getlong	@95
	__db_getulong	@96
	__db_global_values	@97
	__db_isbigendian	@98
	__db_mkpath	@99
	__db_msg	@100
	__db_noop_read	@101
	__db_omode	@102
	__db_ovref_read	@103
	__db_pg_alloc_42_read	@104
	__db_pg_alloc_read	@105
	__db_pg_free_42_read	@106
	__db_pg_free_read	@107
	__db_pg_freedata_42_read	@108
	__db_pg_freedata_read	@109
	__db_pg_init_read	@110
	__db_pg_new_read	@111
	__db_pg_prepare_read	@112
	__db_pg_sort_read	@113
	__db_pgin	@114
	__db_pgout	@115
	__db_pr_callback	@116
	__db_relink_42_read	@117
	__db_rpath	@118
	__db_stat_pp	@119
	__db_stat_print_pp	@120
	__db_util_cache	@121
	__db_util_interrupted	@122
	__db_util_logset	@123
	__db_util_siginit	@124
	__db_util_sigresend	@125
	__db_verify_internal	@126
	__dbreg_register_read	@127
	__fop_create_read	@128
	__fop_file_remove_read	@129
	__fop_remove_read	@130
	__fop_rename_read	@131
	__fop_write_read	@132
	__ham_chgpg_read	@133
	__ham_copypage_read	@134
	__ham_curadj_read	@135
	__ham_get_meta	@136
	__ham_groupalloc_42_read	@137
	__ham_groupalloc_read	@138
	__ham_insdel_read	@139
	__ham_metagroup_42_read	@140
	__ham_metagroup_read	@141
	__ham_newpage_read	@142
	__ham_pgin	@143
	__ham_pgout	@144
	__ham_release_meta	@145
	__ham_replace_read	@146
	__ham_splitdata_read	@147
	__lock_list_print	@148
	__log_stat_pp	@149
	__mutex_set_wait_info	@150
	__os_abspath	@151
	__os_exists	@152
	__os_get_errno	@153
	__os_gettime	@154
	__os_id	@155
	__os_mapfile	@156
	__os_seek	@157
	__os_set_errno	@158
	__os_sleep	@159
	__os_spin	@160
	__os_ufree	@161
	__os_unmapfile	@162
	__os_yield	@163
	__qam_add_read	@164
	__qam_del_read	@165
	__qam_delext_read	@166
	__qam_incfirst_read	@167
	__qam_mvptr_read	@168
	__qam_pgin_out	@169
	__rep_stat_print	@170
	__txn_child_read	@171
	__txn_ckp_42_read	@172
	__txn_ckp_read	@173
	__txn_recycle_read	@174
	__txn_regop_42_read	@175
	__txn_regop_read	@176
	__txn_xa_regop_read	@177
