LIBRARY   RAWIO16
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  10240     
IMPORTS
      C16ThkSL01      = KERNEL.631
      ThunkConnect16  = KERNEL.651 
EXPORTS
    WEP PRIVATE

      THK_THUNKDATA16 @1  RESIDENTNAME
      DllEntryPoint   @2  RESIDENTNAME 	
      ResetDisk
	ReadPhysicalSector
	WritePhysicalSector
	ReadDiskGeometry
	EI13GetDriveParameters
	EI13ReadSector 
	EI13WriteSector
